%\documentclass[12pt]{article}
%\usepackage{graphicx}\usepackage{multicol}\input pamph98.sty
%\begin{document}
%----------------------------------------------------------------------------

\begin{center}
{\LARGE 生物物理グループ}\\

{Biophysics Group}\\

{大木 和夫~教授~~~~宮田 英威~助教授~~~~大場 哲彦~助手}\\

{http://www.bio.phys.tohoku.ac.jp/}\\

\rule{15.8cm}{0.3mm}
\end{center}

\vspace*{-0.4cm}

\settowidth{\parindent}{あ}

\begin{multicols}{2}
\small 
当研究室では、現在、物理学と生物学の境界領域である生物物理学の研究を進
めている。その目的は生体物質や細胞に対して物理学の原理・法則を適用した
実験的な研究を行うことにより、生命現象を解明することである。

地球上の生物は永い進化の歴史を内在した集積度および効率の高い有機的シス
テムであり、細胞がその基本単位となっている。細胞は生体膜によって構築さ
れている。そこで当研究室では「生体膜の構造・物性と機能の相関の解明」並
びに「細胞活動の物理的機構解明」を2大研究テーマとして、生体物性学と細
胞生物物理学の両面から研究を進めている。研究室には細胞の培養や生体膜を
調製する設備があり、実験材料として、人工膜、生体膜、培養細胞、原生動物
細胞などを用いている。物性の測定装置として、相転移・相分離物性を測定す
る高感度示差走査熱量計、ディジタル密度計、分子運動や局所粘度、さらにイ
オン濃度や膜電位などの測定が可能な偏光子内蔵型自動化分光蛍光光度計があ
る。生体膜上での脂質および蛋白質の拡散運動測定や細胞内での生体分子の動
態観察には落射型蛍光顕微鏡、微分干渉顕微鏡、レーザー走査型共焦点顕微鏡
などを使用している。各顕微鏡には冷却CCDカメラ、イメージインテンシファ
イヤつきのCCDカメラ、或いはSITカメラなどを目的に応じて装着し、細胞など
の画像をビデオ記録する。蛍光2波長の分離観察が可能なユニットが人工膜や
生体膜の膜流動性イメージングに用いられている。観察、記録された顕微鏡画
像はワークステーション、パーソナルコンピューターを中心とした画像解析シ
ステムで処理する。さらに、一分子操作・観察可能な、光ピンセットを組み込
んだエバネッセント波励起倒立型蛍光顕微鏡があり、細胞活動の物理的計測に
用いられている。


\end{multicols}

\noindent
\begin{minipage}[t]{7cm}
\begin{center}
\includegraphics[height=8.2cm,clip]{p26fig1.eps}
\end{center}
\vspace{-5mm} 
\footnotesize
光ピンセットによる細胞膜ダイナミックスの測定。（上）細胞にプローブのビー
ズ（矢印、直径１ミクロン）を光ピンセットで保持して接触させた様子。細胞
膜の一部を黒点線で示す。（下）ビーズの重心位置の解析結果。膜の突出は矢
印で、抗体は二重矢印で示す。

\end{minipage}
\hspace*{1.5cm}
\begin{minipage}[t]{7cm}
\begin{center}
\includegraphics[height=8.2cm,clip]{p26fig2.eps}
\end{center}
\vspace{-2mm} 

\footnotesize
ジャイアントリポソームの相転移(降温)に伴なう蛍光色素 Laurdan の蛍光顕
微鏡画像(左)と膜流動性画像(右)。転移途中で、形状の変化と局所的な流動性
変化が見える。

\end{minipage}

%----------------------------------------------------------------------------
%\end{document}
